Index: DamClients/DamUI/branches/DamUI 25.1/doc/DAM UI - Release Notes/DAM UI - Release Notes.tex
===================================================================
diff -u -r6457 -r6460
--- DamClients/DamUI/branches/DamUI 25.1/doc/DAM UI - Release Notes/DAM UI - Release Notes.tex	(.../DAM UI - Release Notes.tex)	(revision 6457)
+++ DamClients/DamUI/branches/DamUI 25.1/doc/DAM UI - Release Notes/DAM UI - Release Notes.tex	(.../DAM UI - Release Notes.tex)	(revision 6460)
@@ -41,7 +41,8 @@
 	\item Importeren van een 2D geometrie is op basis van .stix formaat (D-Stability) in plaats van .sti formaat (D-Geo~Stability);
 	\item De routine voor het automatisch bepalen van het zoekgrid voor stabiliteitsberekeningen is gewijzigd waardoor het rekengrid anders geplaatst wordt dan in DAM 19.1;
 	\item Wanneer bij het berekenen van de stabiliteit met Bishop en Uplift-Van de optie voor \textit{Rekengrid} is gebruikt, 
-	kan het zijn dat de berekende stabiliteitsfactor in DAM afwijkt van de opnieuw berekende stabiliteitsfactor in D-Stability.
+	kan het zijn dat de berekende stabiliteitsfactor in DAM afwijkt van de opnieuw berekende stabiliteitsfactor in D-Stability;
+	\item Diverse kleine bugs in de User Interface zijn opgelost.
 \end{itemize}
  
 \textbf{\emph{Beperkingen en aandachtspunten}} \\
@@ -72,13 +73,6 @@
 \end{itemize}
 
 \begin{longtable*}{@{}p{30mm}p{\textwidth-30mm-18pt}}
-\\ \multicolumn{2}{@{}l}{\STRUT \textbf{\emph{Opgeloste issues}}}
-\\ \hline \STRUT
-MWDAM-1693 & Display data in column Scenario of the Design calculations tab not correct. \\ 
-\end{longtable*}
-
-
-\begin{longtable*}{@{}p{30mm}p{\textwidth-30mm-18pt}}
 \\ \multicolumn{2}{@{}l}{\STRUT \textbf{\emph{Bekende bugs}}}
 \\ \hline \STRUT
 MWDAM-2982 & Multicore option is currently not available \\ \STRUT
