Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex
===================================================================
diff -u -r5605 -r5606
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 5605)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 5606)
@@ -3056,12 +3056,19 @@
 Daarnaast zijn er files met de naam *\_input.stix die het gehele grid bevatten waarmee de berekening vanuit DAM is gemaakt.
 Er zijn de volgende uitzonderingen:
 \begin{itemize}[noitemsep, nolistsep]
+
 	\item Voor een berekening met model UpliftVan en zoekmethode Rekengrid kunnen geen \_input.stix file gemaakt worden 
 	omdat deze methode niet is opgenomen in \dstability.
+	
 	\item Bij de zoekmethode Rekengrid in DAM kan er een andere afstand tussen de grid punten horizontaal en verticaal gekozen worden,
 	terwijl de gridafstand in \dstability in beide richtingen gelijk is. 
-	In dit geval is in de \_input.stix files voor de kleinste afstand gekozen. 
-	Hierdoor kan het resultaat na opnieuw doorrekenen in \dstability enigzins afwijken van het resultaat in DAM.
+	In dit geval is in de \_input.stix files voor de kleinste afstand gekozen. 	
+	Hierdoor kan het resultaat na opnieuw doorrekenen in \dstability enigszins afwijken van het resultaat in DAM.
+	
+	\item Bij de zoekmethode Rekengrid in DAM wordt er een verfijning van de rekengrid (\autoref{sec:VerfijningGrid}) en de tangentlijnen (\autoref{sec:VerfijningTL}) gedaan
+	maar niet in \dstability.
+	Hierdoor kan het resultaat na opnieuw doorrekenen in \dstability enigszins afwijken van het resultaat in DAM.
+
 \end{itemize}
 
 Bovengenoemde bestanden worden automatisch door DAM aangemaakt. 
