Index: DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex
===================================================================
diff -u -r5690 -r5700
--- DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 5690)
+++ DamClients/DamUI/trunk/doc/DAM UI - User manual/DAM UI - User manual.tex	(.../DAM UI - User manual.tex)	(revision 5700)
@@ -3097,12 +3097,12 @@
 	\item Voor een berekening met model UpliftVan en zoekmethode Rekengrid kunnen geen \_input.stix file gemaakt worden 
 	omdat deze methode niet is opgenomen in \dstability.
 	
-	\item Bij de zoekmethode Rekengrid in DAM kan er een andere afstand tussen de grid punten horizontaal en verticaal gekozen worden,
+	\item Bij de zoekmethode Rekengrid in DAM kan een andere afstand tussen de gridpunten horizontaal en verticaal gekozen worden,
 	terwijl de gridafstand in \dstability in beide richtingen gelijk is. 
 	In dit geval is in de \_input.stix files voor de kleinste afstand gekozen. 	
 	Hierdoor kan het resultaat na opnieuw doorrekenen in \dstability enigszins afwijken van het resultaat in DAM.
 	
-	\item Bij de zoekmethode Rekengrid in DAM wordt er een verfijning van de rekengrid (\autoref{sec:VerfijningGrid}) en de tangentlijnen (\autoref{sec:VerfijningTL}) gedaan
+	\item Bij de zoekmethode Rekengrid in DAM wordt een verfijning van het rekengrid (\autoref{sec:VerfijningGrid}) en de tangentlijnen (\autoref{sec:VerfijningTL}) gedaan
 	maar niet in \dstability.
 	Hierdoor kan het resultaat na opnieuw doorrekenen in \dstability enigszins afwijken van het resultaat in DAM.
 
