Index: doc/manual/ds_um.tex
===================================================================
diff -u -r6b83a3350740c7fabf748c70311ec87cabcbd60d -r8adcf0e2b20bdeca6b2e587d783b205a2e250de9
--- doc/manual/ds_um.tex	(.../ds_um.tex)	(revision 6b83a3350740c7fabf748c70311ec87cabcbd60d)
+++ doc/manual/ds_um.tex	(.../ds_um.tex)	(revision 8adcf0e2b20bdeca6b2e587d783b205a2e250de9)
@@ -1,4 +1,4 @@
-\documentclass{deltares_manual_style}
+\documentclass[dutch]{deltares_manual_style}
 
 \svnid{$Id: ds_um.tex 1 2015-10-01 12:00:00Z rodriqu_dd $}
 
@@ -63,7 +63,7 @@
 \hypersetup
 {
     pdfauthor   = {Deltares},
-    pdftitle    = {WTI Ringtoets Framework User Manual},
+    pdftitle    = {Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Handleiding},
     pdfkeywords = {Deltares User Manual},
     pdfcreator  = {LaTeX hyperref},
     pdfproducer = {ps2pdf}
@@ -89,15 +89,17 @@
 \includepdf[pages=1,offset=72 -70]{cover/default-cover-pages.pdf} % links-rechts past precies
 \cleardoublepage
 
-\title{WTI Ringtoets Framework}
+\title{Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI)}
 \subtitle{}
-\manualtype{User Manual}
+\manualtype{Gebruikershandleiding}
 \version{1.0}
+\date{1 november 2015}
 \manualtitle
 
-\input{chapters/ds_guide}
-\input{chapters/ds_background}
-\input{chapters/ds_overview}
+\input{chapters/wti_guide}
+\input{chapters/wti_installation}
+\input{chapters/wti_Algemeen}
+\input{chapters/wti_overview}
 
 %\appendix
 %\input{chapters/An_example_of_appendix}
