Index: doc/manual/rt_um.tex
===================================================================
diff -u -ra2d20e3e4a6869ce29f7148a22689a71a6683113 -r2ce619b7d64b9035ca71230bad3ca1d1381eb677
--- doc/manual/rt_um.tex	(.../rt_um.tex)	(revision a2d20e3e4a6869ce29f7148a22689a71a6683113)
+++ doc/manual/rt_um.tex	(.../rt_um.tex)	(revision 2ce619b7d64b9035ca71230bad3ca1d1381eb677)
@@ -99,7 +99,6 @@
 \input{chapters/rt_guide}
 \input{chapters/rt_installation}
 \input{chapters/rt_general}
-%\input{chapters/rt_overview}
 \input{chapters/rt_piping}
 
 
